References

[1] G.H. Barnes, R.M. Brown, M. Kato, D.J. Kuck, D.L. Slotnick, and R.A.

Stokes. The illiac iv computer. IEEE Trans. Comput., C-17(8):746–757, 1968, August.

[2] W.H. Kautz, K.N. Levitt, and A. Waksman. Cellular interconnection arrays. IEEE Trans. Comput., C-17:443–451, 1968.